;
; MTEST.DEF - def file for c-client test application mtest
;

NAME         WINDOWSAPI
DESCRIPTION  'C-Client Test Application'
EXETYPE      WINDOWS
PROTMODE
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE
HEAPSIZE       1024
STACKSIZE      32767
